DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–099 IPMU 14-0150 SISSA 39/2014/FISI arXiv:1406.6300 June 2014

The Chaotic Regime of D-Term Inflation

W. Buchmüller

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

V. Domcke

SISSA/INFN, Triest, Italy

K. Schmitz

Kavli IPMU (WPI), Kashiwa, Japan

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG