DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–105 arXiv:1406.4987 June 2014

Chiral Symmetry Breaking in QCD Lite

G. P. Engel, L. Giusti

Milano and Dipartimento di Fisica, Università di Milano-Bicocca and INFN, Sezione di Milano-Bicocca, Italy

S. Lottini, R. Sommer

John von Neumann-Institut für Computing NIC/DESY, Zeuthen

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN