DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–107 CERN-PH-TH-2014-114 Cavendish-HEP-14/04 TTK-14-12 arXiv:1407.1043 July 2014

Closing the Stop Gap

M. Czakon et al.

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG