DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–148 IPhT-T14-111 SFB/CPP-14-64 LPN14-104 arXiv:1409.0023 September 2014

The Three-Loop Cusp Anomalous Dimension in QCD

A. Grozin

Budker Institute for Nuclear Physics, Novosibirsk, Russia and Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia

J. M. Henn

Institute for Advanced Study, Princeton, USA

G. P. Korchensky

Institut de Physique Théorique, CEA Saclay, Gif-sur-Yvette, France

P. Marquard

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN