DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–169 arXiv:1410.4594 October 2014

Chiral Ring of Strange Metals: The Multicolor Limit

M. Isachenkov, I. Kirsch, V. Schomerus

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG