DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14-174 SFB/CPP 14-75 April 2016

Non-Planar Feynman Diagrams and Mellin-Barnes Representations with AMBRE 3 . 0

I. Dubovyk, T. Riemann

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

J. Gluza

Institute of Physics, University of Silesia, Katowice, Poland

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN