DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–178 LU TP 14-36 MCNET-14-22 CERN-PH-TH-2014-190

FERMILAB-PUB-14-316-CD

SLAC-PUB-16122 arXiv:1410.3012 December 2014

An Introduction to PYTHIA 8.2

T. Sjöstrand et al.

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG