DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–179 arXiv:1410.4404 October 2014

A Fresh Look on the Limit on Ultralight Axion-Like Particles from SN1987A

A. Payez

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG