DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–188 arXiv:1410.4412 November 2014

HERAFitter

Open Source QCD Fit Project

S. Alekhin et al.

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG