DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–191 arXiv:1410.6302 October 2014

WISP Dark Matter eXperiment and Prospects for Broadband Dark Matter Searches in the 1 μeV–10 meV Mass Range

D. Horns

Institut für Experimentalphysik, Universität Hamburg

A. Lindner, A. Ringwald

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

A. Lobanov

Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Bonn and Institut für Experimentalphysik, Universität Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG