DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14-193 arXiv:1502.07878 February 2015

Characterization, 1064 nm Photon Signals and Background Events of a Tungsten TES Detector for the ALPS Experiment

J. Dreyling-Eschweiler, B. Döbrich, F. Januschek, A. Lindner

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

N. Bastidon, D. Horns

Institut für Experimentalphysik, Universität Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG