DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–194 arXiv:1411.4652 November 2014

Interference Effects in BSM Processes with a Generalised Narrow-Width Approximation

E. Fuchs, S. Thewes, G. Weiglein

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG