DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–202 CERN-PH-TH-2014-214 arXiv:1411.6706 November 2014

On O(α^2) Effects in Gradient Flow Observables

A. Ramos

CERN, Geneva, Switzerland

S. Sint

John von Neumann-Institut für Computing NIC/DESY, Zeuthen and School of Mathematics, Trinity College, Dublin, Ireland

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN