DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–206 arXiv:1411.3834 November 2014

Simple, Parallel, High-Performance Virtual Machines for Extreme Computations

B. Chokoufe Nejad

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg and Universität Würzburg

T. Ohl

Universität Würzburg

J. Reuter

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG