DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–213 CAFPE-185/14 CERN-PH-TH-2014-216 SISSA 60/2014/FISI UG-FT-315/14 arXiv:1411.1771 November 2014

The Elusive Gluon

M. Chala

CAFPE and Departamento de Física Teórica y del Cosmos, Universidad de Granada, Spain and Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

J. Juknevich

SISSA/ISAS, Trieste, Italy and INFN, Sezione di Trieste, Italy

G. Perez

Department of Particle Physics and Astrophysics, Weizmann Institute for Physics, Rehovot, Israel

J. Santiago

CAFPE and Departamento de Física Teórica y del Cosmos, Universidad de Granada, Spain and CERN, Geneva, Switzerland

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG