DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–220 ADP-14-36/T895 Edinburgh 2014/20 Liverpool LTH 1027 arXiv:1411.7665 November 2014

A Lattice Determination of Sigma – Lambda Mixing

QCDSF-UKQCD Collaboration

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG