DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–228 CAFPE-183/14 UG-FT-313/14 CERN-PH-TH-2014-237 arXiv:1411.7394 November 2014

Collider Limits on Leptophilic Interactions

F. del Aguila, Y. Yamamoto

CAFPE and Departamento de Física Teórica y del Cosmos, Universidad de Granada, Spain

M. Chala

CAFPE and Departamento de Física Teórica y del Cosmos, Universidad de Granada, Spain and Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

J. Santiago

CAFPE and Departamento de Física Teórica y del Cosmos, Universidad de Granada, Spain and CERN, Geneva, Switzerland

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG