DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–232 arXiv:1412.2498 November 2014

Photon Collimator System for the ILC Positron Source

S. Riemann, F. Staufenbiel

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

G. Moortgat-Pick, A. Ushakov

II. Institut für Theoretische Physik, Universität Hamburg

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN