DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 14–237 arXiv:1412.3764 December 2014

Grand Unification and Subcritical Hybrid Inflation

W. Buchmüller, K. Ishiwata

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG