DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15-014 CPHT-RR002.0115 arXiv:1501.05812 February 2015

Challenges for Large-Field Inflation and Moduli Stabilization

W. Buchmüller, A. Westphal, C. Wieck

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

E. Dudas, L. Heurtier

CPhT, Ecole Polytechnique, Palaiseau, France

M. W. Winkler

Physikalisches Institut der Universität Bonn

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG