DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15–017 MPP-2015-11 arXiv:1502.02394 February 2015

Two-Loop Top-Yukawa-Coupling Corrections to the Charged Higgs-Boson Mass in the MSSM

W. Hollik

Max-Planck-Institut für Physik (Werner-Heisenberg-Institut), München

S. Paßehr

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG