DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15–019 arXiv:1502.01718 February 2015

Thermal Blocking of Preheating

R. Lerner

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

A. Tranberg

Faculty of Science and Technology, University of Stavanger, Norway

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG