DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15–020 arXiv:1502.02007 February 2015

Constraints on Decaying Dark Matter from the Extragalactic gamma-ray Background

S. Ando

GRAPPA Institute, University of Amsterdam, The Netherlands

K. Ishiwata

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG