DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15–027 CP3-Origins-2015-5 DIAS-2015-5 UAB-FT-767 arXiv:1502.06525 July 2015

Electroweak Vacuum Stability and Finite Quadratic Radiative Corrections

I. Masina

Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, Università di Ferrara, Italy and INFN Sezione di Ferrara, Italy and CP^3-Origins and DIAS, Southern Denmark University, Odense, Denmark

G. Nardini

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

M. Quiros

Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) and IFAE, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Spain

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG