DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15–028 arXiv:1502.06955 February 2015

A Quartz Cherenkov Detector for Compton-Polarimetry at Future e^+e^− Colliders

J. List

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

A. Vauth, B. Vormwald

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg and Institut für Experimentalphysik, Universität Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG