DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15–046 KCL-PH-TH/2015-15 LCTS/2015-07 CERN-PH-TH/2015-066 FTPI-MINN-15/13 UMN-TH-3427/15 SLAC-PUB-16245

FERMILAB-PUB-15-100-CMS

arXiv:1504.03260 April 2015

The pMSSM10 after LHC Run 1

K. J. de Vries et al.

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG