DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15–048 IFT-UAM/CSIC-15-030 FTUAM-15-9 arXiv:1504.02103 April 2015

Bifid Throats for Axion Monodromy Inflation

A. Retolaza

Instituto de Física Teórica IFT-UAM/CSIC, Universidad Autónoma de Madrid, Spain and Departamento de Física Teórica, Universidad Autónoma de Madrid, Spain

A. M. Uranga

Instituto de Física Teórica IFT-UAM/CSIC, Universidad Autónoma de Madrid, Spain

A. Westphal

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG