DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15–052 arXiv:1504.04023 April 2015

Investigation of a Direction Sensitive Sapphire Detector Stack at the 5 GeV Electron Beam at DESY-II

O. Karacheban, M. Hempel

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen and Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Cottbus

K. Afanaciev

NC PHEP BSU, Minsk, Belarus

H. Henschel, W. Lange, J. L. Leonard

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

I. Levy

Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel

W. Lohmann

Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Cottbus and CERN, Geneva, Switzerland

S. Schuwalow

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN