DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15-069 arXiv:1601.08100 February 2016

Precise Predictions for the Higgs-Boson Masses in the NMSSM

P. Drechsel, G. Weiglein

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

L. Galeta

Instituto de Física de Cantabria (CSIC-UC), Santander, Spain

S. Heinemeyer

Instituto de Física de Cantabria (CSIC-UC), Santander, Spain and Instituto de Fisica Teórica (UAM/CSIC), Universidad Autónoma de Madrid, Spain

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG