DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15–084 arXiv:1505.08029 May 2015

Estimation of Uncertainties from Missing Higher Orders in Perturbative Calculations

E. Bagnaschi

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG