DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15–086 LPTENS-15/01 JLAB-THY-15-2053 arXiv:1506.02038 June 2015

Three-Point Correlator of Twist-2 Operators in BFKL Limit

I. Balitsky

Physics Department, Old Dominion University, Norfolk, USA and Theory Group, Jefferson Lab, Newport News, USA

V. Kazakov

LPT, École Normale Superieure, Paris, France

E. Sobko

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG