DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15-087 MIT-CTP 4674 arXiv:1508.01516 August 2015

XCone: N-Jettiness as an Exclusive Cone Jet Algorithm

I. W. Stewart, J. Thaler, T. F. Wilkason

Center for Theoretical Physics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA

F. J. Tackmann

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

C. K. Vermilion

Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California, USA

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG