DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15–090 TTP15-019 NIKHEF-2015-022 arXiv:1506.02674 June 2014

Exact N^3LO Results for qq^′ → H + X

C. Anzai, A. Hasselhuhn, M. Höschele, M. Steinhauser

Institut für Theoretische Teilchenphysik, Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

J. Hoff

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

W. Kilgore

Physics Department, Brookhaven National Laboratory, Upton, USA

T. Ueda

NIKHEF Theory Group, Amsterdam, The Netherlands

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN