DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15–091 TUM-HEP-999/15 arXiv:1506.00900 June 2015

Low-Energy Moments of Non-Diagonal Quark Current Correlators at Four Loops

A. Maier

Physik Department T31, Technische Universität München, Garching

P. Marquard

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN