DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15–102 ILC-NOTE-2015-068 IHEP-AC-2015-002 KEK Preprint 2015-17 SLAC-PUB-16309 arXiv:1506.07830 June 2015

ILC Operating Scenarios

ILC Parameters Joint Working Group

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG