DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15–105 UCB-PTH-15/04 UT-15-21 arXiv:.1506.07161 June 2015

ATLAS Z Excess in Minimal Supersymmetric Standard Model

X. Lu

Department of Physics, Berkeley Center for Theoretical Physics, University of California, USA and Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California, USA

S. Shirai

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

T. Terada

Department of Physics, University of Tokyo, Japan and Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG