DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15–110 arXiv:1507.00757 July 2015

Renormalization Group Constraints on New Top Interactions from Electroweak Precision Data

J. de Blas

INFN, Sezione di Roma, Italy

M. Chala

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

J. Santiago

Departamento de Física Teórica y del Cosmos and CAFPE, Universidad de Granada, Spain

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG