DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15–113 FNT/2015/01 arXiv:1507.08579 July 2015

Electroweak Corrections for LHC Processes

M. Chiesa

INFN, Sezione di Pavia, Italy

N. Greiner

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

F. Tramontano

Dipartimento di Fisica, Università di Napoli “Federico II” and INFN, sezione di Napoli, Italy

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG