DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15-117 arXiv:1507.03600 July 2015

WIMP Dark Matter and Unitarity-Conserving Inflation via a Gauge Singlet Scalar

F. Kahlhoefer

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

J. McDonald

Lancaster University, UK

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG