DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15-119 ZMP-HH/15-20 arXiv:1507.04158 July 2015

Vacuum Energy Sequestering and Conformal Symmetry

I. Ben-Dayan, F. Ruehle, A. Westphal

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

R. Richter

II. Institut für Theoretische Physik, Universität Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG