DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15-127 MPP-2015-157 arXiv:1508.00562 August 2015

Implementation of the O(α^2_t ) MSSM Higgs-Mass Corrections in FeynHiggs

T. Hahn

Max-Planck-Institut für Physik (Werner-Heisenberg-Institut), München

S. Paßehr

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG