DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15-134 arXiv:1508.00066 August 2015

Calculation of Wakefields in 2D Rectangular Structures

I. Zagorodnov

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

K.L.F. Bane, G. Stupakov

SLAC, Stanford University, USA

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG