DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15-139 MIT-CTP 4693 UWThPh-2015-18 arXiv:1508.04137 August 2015

Hard Matching for Boosted Tops at Two Loops

A. Hoang

Faculty of Physics, University of Vienna, Austria and Erwin Schrödinger International Institute for Mathematical Physics, University of Vienna, Austria

A. Pathak, I. W. Stewart

Center for Theoretical Physics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA

P. Pietrulewicz

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG