DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15–140 arXiv:1508.02632 August 2015

Novel Opportunities for Sub-meV Inelastic X-Ray Scattering at High-Repetition Rate Self-Seeded

X-Ray Free-Electron Lasers

O. Chubar

Brookhaven National Laboratory, Photon Sciences Directorate, Upton, USA

G. Geloni, A. Madsen

European XFEL GmbH, Hamburg

V. Kocharyan, E. Saldin, S. Serkez

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

Yu. Shvyd’ko

Advanced Photon Source, Argonne National Laboratory, Argonne, USA

J. Sutter

Diamond Light Source Ltd, Didcot, UK

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG