DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15-154 ADP-15-25/T927 Edinburgh 2015/19 Liverpool LTH 1054 arXiv:1508.05916 August 2015

Wilson Flow and Scale Setting from Lattice QCD

QCDSF-UKQCD Collaboration

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG