DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15-155 CERN-PH-TH-2015-242 KA-TP-20-2015 MCnet-15-21 TIF-UNIMI-2015-7 WUB/15-06 ZU-TH 31/15 arXiv:1510.08850 October 2015

Resummation Ambiguities in the Higgs Transverse-Momentum Spectrum in the Standard Model and beyond

E. Bagnaschi

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

R. V. Harlander

Fachbereich C, Bergische Universität Wuppertal

H. Mantler

CERN, Geneva, Switzerland and Institut für Theoretische Physik (ITP), Karlsruher Institut für Technologie and Institut für Kernphysik (IKP), Karlsruher Institut für Technologie

A. Vicini

Tif lab, Dipartimento di Fisica, Università di Milano and INFN, Sezione di Milano, Italy

M. Wiesemann

Physik-Institut, Universität Zürich, Switzerland

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG