DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15-159 DO-TH 15/09 arXiv:1510.01063 September 2015

General ε-Representation for Scalar One-Loop Feynman Integrals

J. Blümlein, K. H. Phan, T. Riemann

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN