DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15-163 UT-15-33 IPMU 15-0143 arXiv:1509.00953 September 2015

Single-Superfield Helical-Phase Inflation

S. V. Ketov

Department of Physics, Tokyo Metropolitan University, Japan and Kavli IPMU, The University of Tokyo, Chiba, Japan and Institute of Physics and Technology, Tomsk Polytechnic University, Russia

T. Terada

Department of Physics, The University of Tokyo, Japan and Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG