DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15-168 arXiv:1509.04259 December 2015

Topological Charge Using Cooling and the Gradient Flow

European Twisted Mass Collaboration

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN