DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 15-175 arXiv:1510.02666 October 2015

Automated NLO QCD Corrections with WHIZARD

C. Weiss, B. C. Nejad, J. Reuter

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

W. Kilian

Department für Physik, Universität Siegen

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG